Title: Standard für SRT
Course: Physik EF bis Q2

Standardkategorie für Fragen, die im Kontext 'SRT' freigegeben sind.

Q: [Image]
Welche der folgenden Aussagen über Inertialsysteme sind richtig?
- Dreht sich ein Bezugssystem gegenüber einem Inertialsystem mit konstanter, von Null verschiedener Winkelgeschwindigkeit, so ist es ebenfalls ein Inertialsystem.
- Bewegt sich ein Bezugssystem mit richtungs- und betragskonstanter Geschwindigkeit gegenüber einem Inertialsystem, so ist es ebenfalls ein Inertialsystem.
- Bewegt sich ein Bezugssystem mit richtungs- und betragskonstanter, von Null verschiedener Beschleunigung gegenüber einem Inertialsystem, so ist es ebenfalls ein Inertialsystem.
- Ein sich gegenüber einem Inertialsystem nicht bewegendes, aber gedrehtes Bezugssystem ist ebenfalls ein Inertialsystem.
- Ein sich gegenüber einem Inertialsystem nicht bewegendes, aber verschobenes Bezugssystem ist ebenfalls ein Inertialsystem.
A: Bewegt sich ein Bezugssystem mit richtungs- und betragskonstanter Geschwindigkeit gegenüber einem Inertialsystem, so ist es ebenfalls ein Inertialsystem.; Ein sich gegenüber einem Inertialsystem nicht bewegendes, aber gedrehtes Bezugssystem ist ebenfalls ein Inertialsystem.; Ein sich gegenüber einem Inertialsystem nicht bewegendes, aber verschobenes Bezugssystem ist ebenfalls ein Inertialsystem.
If partly right: Inertialsysteme bewegen sich gegeneinander gleichförmig und geradlinig, sich gegeneinander drehende oder anderweitig beschleunigte Bezugssysteme sind keine Inertialsysteme.

Q: [Image]

Welche Eigenschaften zeichnen ein Inertialsystem gegenüber anderen Bezugssystemen aus?
- In einem Inertialsystem gilt der Trägheitssatz von Isaac NEWTON, der besagt, dass ein Körper, auf den keine Käfte wirken, ruht oder sich mit richtungs- und betragskonstanter Geschwindigkeit bewegt.
- In einem Inertialsystem dreht sich der Fixsternhintergrund nicht.
- Inertialsysteme sind Bezugssysteme, bei denen die drei Koordinatenachsen paarweise aufeinander senkrecht stehen.
- Ein Bezugssystem, das an einen frei im Raum befindlichen Körper wie zum Beispiel die Raumstation ISS gebunden ist, ist ein Inertialsystem.
A: In einem Inertialsystem gilt der Trägheitssatz von Isaac NEWTON, der besagt, dass ein Körper, auf den keine Käfte wirken, ruht oder sich mit richtungs- und betragskonstanter Geschwindigkeit bewegt.; In einem Inertialsystem dreht sich der Fixsternhintergrund nicht.
If partly right: (Nummern stimmen nicht!) Richtig sind die Antworten 1 und 2. Antwort 1 entspricht der Definition des Inertialsystems. Antwort 2 ist die astronomische Konsequenz. Antwort 3 ist falsch, da die gegenseitige Lage der Koordinatenachsen kein Kriterium ist. Antwort 4 ist falsch, da die ISS durch die Gravitation der Erde beschleunigt wird.

Q: [Image]

Die spezielle Relativitätstheorie von Albert EINSTEIN gründet sich im Wesentlichen auf zwei Postulate. Geben Sie an, welche der folgenden Forderungen, diese Postulate sind!
- Die Länge eines Körpers ist in allen Inertialsystemen gleich.
- Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes ist in allen Inertialsystemen unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle gleich.
- Die Masse eines Körpers ist in allen Inertialsystemen gleich.
- Alle Inertialsystem sind bezüglich aller physikalischen Gesetze gleichberechtigt.
A: Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes ist in allen Inertialsystemen unabhängig von der Bewegung der Lichtquelle gleich.; Alle Inertialsystem sind bezüglich aller physikalischen Gesetze gleichberechtigt.

Q: [Image]

Welche der folgenden Aussagen ist richtig, falls die Bewegung sehr schnell ist?
- Die Zeit, die eine Uhr B misst, um von einer Uhr A1 zu einer in einem konstanten Abstand zu A1 befindlichen Uhr A2 zu kommen, ist genau so lang, wie die Zeit, die die Uhren A1 und A2 für diese Zeitspanne messen.
- Die Zeit, die eine Uhr B misst, um von einer Uhr A1 zu einer in einem konstanten Abstand zu A1 befindlichen Uhr A2 zu kommen, ist länger als die Zeit, die die Uhren A1 und A2 für diese Zeitspanne messen.
- Die Zeit, die eine Uhr B misst, um von einer Uhr A1 zu einer in einem konstanten Abstand zu A1 befindlichen Uhr A2 zu kommen, ist kürzer als die Zeit, die die Uhren A1 und A2 für diese Zeitspanne messen.
A: Die Zeit, die eine Uhr B misst, um von einer Uhr A1 zu einer in einem konstanten Abstand zu A1 befindlichen Uhr A2 zu kommen, ist kürzer als die Zeit, die die Uhren A1 und A2 für diese Zeitspanne messen.
If partly right: Ruht ein Beobachter in einem Inertialsystem, so geht jede sich an ihm vorbei bewegende Uhr aus seiner Sicht langsamer.

Q: [Image]

Welche der folgenden Aussagen ist richtig, falls die Bewegung sehr schnell ist?
- Ein sich über eine Messstrecke hin bewegender Beobachter misst diese kürzer als der Beobachter, der gegenüber der Messstrecke ruht.
- Ein sich über eine Messstrecke hin bewegender Beobachter misst diese genau gleich lang wie der Beobachter, der gegenüber der Messstrecke ruht.
- Ein sich über eine Messstrecke hin bewegender Beobachter misst diese länger als der Beobachter, der gegenüber der Messstrecke ruht.
A: Ein sich über eine Messstrecke hin bewegender Beobachter misst diese kürzer als der Beobachter, der gegenüber der Messstrecke ruht.
If partly right: Ein bewegter Beobachter misst eine kürzere Distanz zwischen zwei Punkten im Raum, an denen er sich vorbei bewegt, als ein Beobachter, der sich gegenüber diesen beiden Punkten nicht bewegt.

Q: [Image]

Als ein rasender Zug am Bahnsteig vorbei fährt, werden in der Mitte des Zugs gleichzeitig Lichtsignale zu beiden Zugenden gesandt. Welche Aussagen über die Ankunft der Lichtsignale an den Zugenden sind richtig?
- Aus Sicht des Mannes im Zug kommt das Lichtsignal an der Zugspitze zeitgleich an wie das Lichtsignal am Zugende.
- Aus Sicht des Mannes im Zug, kommt das Lichtsignal an der Zugspitze früher an als das Lichtsignal am Zugende.
- Aus Sicht des Mannes im Zug, kommt das Lichtsignal an der Zugspitze später an als das Lichtsignal am Zugende.
- Aus Sicht des Mannes am Bahnsteig kommt das Lichtsignal an der Zugspitze zeitgleich an wie das Lichtsignal am Zugende.
- Aus Sicht des Mannes am Bahnsteig kommt das Lichtsignal an der Zugspitze früher an als das Lichtsignal am Zugende.
- Aus Sicht des Mannes am Bahnsteig kommt das Lichtsignal an der Zugspitze später an als das Lichtsignal am Zugende.
A: Aus Sicht des Mannes im Zug kommt das Lichtsignal an der Zugspitze zeitgleich an wie das Lichtsignal am Zugende.; Aus Sicht des Mannes am Bahnsteig kommt das Lichtsignal an der Zugspitze später an als das Lichtsignal am Zugende.
If partly right: Aus Sicht des Mannes im Zug ist der Weg zu beiden Enden gleich weit. Aus Sicht des Mannes am Bahnsteig ist der Weg des Lichts zum entgegenkommenden Zugende geringer als zur sich entfernenden Zugspitze.

Q: [Image]

Zwei Raketen fliegen in entgegengesetzter Richtung mit jeweils 0,4c gegenüber einem ruhenden Beobachter vorbei. Welche Relativgeschwindigkeit hat die orange Rakete bezüglich der blauen Rakete?
- Die Relativgeschwindigkeit ist größer als 0,8c.
- Die Relativgeschwindigkeit ist genau 0,8c.
- Die Relativgeschwindigkeit ist kleiner als 0,8c.
A: Die Relativgeschwindigkeit ist kleiner als 0,8c.
If partly right: Die Relativgeschwindigkeit ist geringer als die mathematische Summe beider Geschwindigkeitsbeträge.

Q: [Image]

Welche der folgenden Aussagen über die Masse eines Körpers sind richtig?
- Die Masse eine Körpers ist in allen Inertialsystemen gleich.
- Die Masse eine Körpers ist in dem Inertialsystem, in dem der Körper ruht, geringer als in allen anderen Inertialsystemen.
- Die Masse eines Körpers wächst mit zunehmender Geschwindigkeit des Körpers.
A: Die Masse eine Körpers ist in dem Inertialsystem, in dem der Körper ruht, geringer als in allen anderen Inertialsystemen.; Die Masse eines Körpers wächst mit zunehmender Geschwindigkeit des Körpers.
If partly right: Die Masse m eines Körpers steigt mit wachsender Geschwindigkeit v nach der Formel ...

Q: [Image]

Ein in Ruhe befindlicher Körper platzt ohne äußere Einflüsse in zwei Teile, die mit großer Geschwindigkeit auseinander fliegen. Welche der folgenden Aussagen sind richtig.
- Die Summe der Ruhemassen der beiden Einzelteile ist genau so groß wie die Ruhemasse des ursprünglichen Körpers.
- Die Summe der Ruhemassen der beiden Einzelteile ist größer als die Ruhemasse des ursprünglichen Körpers.
- Die Summe der Ruhemassen der beiden Einzelteile ist kleiner als die Ruhemasse des ursprünglichen Körpers.
A: Die Summe der Ruhemassen der beiden Einzelteile ist kleiner als die Ruhemasse des ursprünglichen Körpers.
If partly right: Auf Grund der Äquivalenz von Masse und Energie nach der Formel E=m⋅c^2 geht ein Teil der Masse des ursprünglichen Körpers in die Bewegungsenergie der beiden Teile über.